DANIEL DE ROULET

TU N’AS RIEN VU
À FUKUSHIMA

« Nous sommes pris à notre piège, nous avons collaboré à un système que nous savions porteur d’une mort atroce et nous n’avons eu qu’un courage intermittent pour nos propres idéaux. »

L’auteur écrit à une amie japonaise qui vit à Tokyo. Lettre sensible, pleine d’émotion. La catastrophe vient de se produire à Fukushima. Il n’a pas de nouvelles. Ce court texte sera l’occasion de parler du Japon, de sa culture, de ce qui nous échappe – à nous, occidentaux. Ce sera aussi l’occasion de parler du nucléaire et de la responsabilité des gouvernements, de l’Occident.

Daniel de Roulet est né à Genève en 1944. Après une formation d’architecte, il a gagné sa vie comme informaticien, spécialiste des réseaux de télécommunications. Depuis 1997, il se consacre entièrement à l’écriture. Une grande partie de son travail a été traduite en allemand. Ses romans ont aussi été publiés à New York et aux Pays-Bas. Il court les marathons à temps perdu et habite la France.

Les publications numériques des éditions Buchet/Chastel sont pourvues d’un dispositif de protection par filigrane. Ce procédé permet une lecture sur les différents supports disponibles et ne limite pas son utilisation, qui demeure strictement réservée à un usage privé. Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur, nous vous prions par conséquent de ne pas la diffuser, notamment à travers le web ou les réseaux d’échange et de partage de fichiers.

Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, de tout ou partie de cette œuvre, est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle.

ISBN : 978-2-283-02600-7

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
 À LA CENTRALE DE FUKUSHIMA

Vendredi 11 mars

14 h 46. Un tremblement de terre de magnitude 9 frappe la côte nord-est du Japon. Il déclenche un tsunami meurtrier qui balaie les rivages de l’archipel. Cinq heures plus tard, le gouvernement japonais fait état d’un problème dans le circuit de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Samedi 12 mars 2011

Les techniciens relâchent en urgence de la vapeur pour éviter une pression trop importante dans l’enceinte de confinement. Au sein de la salle de contrôle de l’unité 1, le niveau de radiation est mille fois supérieur à la norme. Forte explosion avec projection de débris et émission d’un panache blanc, la partie haute du bâtiment et la toiture s’effondrent. Décharge de pression sur l’unité 2 à la suite d’une fuite de liquide de refroidissement du réacteur. Refroidissement en urgence à l’eau de mer.

Dimanche 13 mars 2011

À la suite d’une défaillance du refroidissement, lâcher de vapeur sur le réacteur n° 3 puis injection d’eau de mer et d’acide borique à l’aide de la pompe à incendie. Importants problèmes de refroidissement à Fukushima Daini, située à douze kilomètres de Fukushima Daiichi. Le Premier ministre japonais ordonne l’injection d’eau de mer borée dans le réacteur.

Lundi 14 mars 2011

Seconde explosion, cette fois dans le réacteur n° 3 de Fukushima Daiichi, soufflant le toit du bâtiment. Onze personnes sont blessées. L’injection d’eau doit être interrompue par manque d’eau de mer dans le puits. Le circuit de refroidissement du réacteur n° 2 cesse de fonctionner.

Mardi 15 mars 2011

Explosion endommageant l’enceinte de confinement du réacteur n° 2. Le personnel est évacué, hormis cinquante ouvriers chargés de refroidir les réacteurs en activant les pompes dans des conditions dangereuses. L’explosion a endommagé la piscine de condensation de l’enceinte de confinement du réacteur n° 2. Incendie de la piscine d’entreposage du n° 4. Explosion suivie d’un incendie dans le réacteur n° 4. Élargissement du périmètre de sécurité, évacuation de la population dans un rayon de 30 km. Fortes radiations près des réacteurs nos 3 et 4, désormais en zone rouge.

Mercredi 16 mars 2011

...