Résumé

Le dessin technique

Employer des logiciels dédiés au dessin technique sera d’autant plus efficace que l’on s’appuiera à la fois sur une maîtrise de ce langage de représentation graphique et sur une connaissance technique du métier.

Ces deux apprentissages peuvent être conduits conjointement mais un savoir-faire reposant sur la main, le crayon, la feuille de dessin et le sens visuel des proportions est un préalable.

C’est l’esprit de ce manuel dont la deuxième édition contient près de 100 pages supplémentaires.

Ce volume synthétise les principes de base des dessins du bâtiment

L’auteur a pris pour exemple des ouvrages réels du génie civil et du bâtiment empruntés à des domaines variés : gros œuvre, charpente, menuiserie, escaliers, couverture et plans de maisons (traditionnelles, à ossature bois, ou encore à isolation thermique répartie).

En vue de la bonne compréhension du sujet traité, la démarche proposée ici au lecteur associe des exercices d’application à l’exposé des principes. Illustrés de très nombreuses figures, ces 40 exercices permettront concrètement aux utilisateurs du manuel « d’apprendre en faisant ».

Sommaire

Conventions du dessin technique

Les échelles • Les projections orthogonales • Les coupes et les sections • Les cotations • Les perspectives • La géométrie descriptive • Les intersections • Les développements

Lecture de plans

Plans d’architecte : projets de maison traditionnelle, à ossature bois, à isolation thermique répartie • Principes constructifs • Vues en plan • Coupes verticales • Façades

Permis de construire (conforme à la nouvelle réglementation de mars 2012)

Plans d’exécution : béton armé (fondations, coffrage, armatures) • Réseaux (électricité, plomberie)

Activités

40 exercices d’application contenant chacun un énoncé, une description, une procédure de réalisation et un fond de plan à l’échelle

Annexes

Caractéristiques des aciers pour béton armé • Escaliers • Tracés géométriques Références Internet • Index

Prolongement sur le Web

Des fonds de plan téléchargeables et d’autres fichiers complémentaires et évolutifs sont librement disponibles à l’adresse du livre dans le catalogue en ligne : www.editions-eyrolles.com

L’étude détaillée de la technique des dessins du bâtiment est exposée en trois volumes. Indépendants et néanmoins complémentaires, ils sont ainsi découpés :

1. Dessin technique et lecture de plan. Principes et exercices

2. Plans topographiques, plans d’architecte et permis de construire

3. Plans de bureaux d’études. Béton armé, charpente, électricité, fluides

Biographie auteur

Formateur d’enseignants et professeur en bac pro Technique du bâtiment, études et économie (TBEE) au lycée de Chardeuil, en Dordogne, Jean-Pierre Gousset est un spécialiste en DAO. Auteur, avec Jean-Claude Capdebielle et René Pralat, du manuel de référence Le métré : CAO-DAO avec Autocad. Étude de prix (2e éd., 2011), il a également publié chez Eyrolles Lire et réaliser les plans des maisons de plain-pied (2007) et Du projet 3D au DPE avec Allplan (2010).

www.editions-eyrolles.com

Jean-Pierre Gousset

Dessin technique
et lecture de plan

Principes | Exercices

2e édition enrichie

Du même auteur

Série Techniques des dessins du bâtiment :

– Plans topographiques et plans d’architecte (en préparation)

– Plans de bureaux d’études (béton armé, charpente, électricité, fluides) (en préparation)

Technique du métré et étude de prix : lot terrassement et gros œuvre (en préparation) Lire et réaliser les plans des maisons de plain-pied avec Autocad et Revit, 2007, 352 p.

Du projet 3D au DPE avec Allplan, 2010, 224 p.

Avec le concours de Jean-Claude Capdebielle et René Pralat, Le métré CAO-DAO avec Autocad. Étude de prix, 2011, 2e éd., 312 p.

ÉDITIONS EYROLLES

61, boulevard Saint-Germain

75240 Paris cedex 05

www.editions-eyrolles.com

© Groupe Eyrolles, 2011, 2013 pour la présente édition, ISBN : 978-2-212-13622-7

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation, etc.) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) — 20, rue des Grands-Augustins — 75006 Paris.

Remerciements

Architecture, ingénierie et bureau d’études bâtiment, Berti, http://www.berti-ingenierie.com/, HSC Photovoltaïque, http://www.hsc-24.com/, IAD (Informatique Architecture Développement), http://www.iad-bat.com/, ID Bâtiment, idbatiment24@wanadoo.fr, Intech, intech@ingebat.org, Jacques Laumond Architecte DPLG, jacqueslaumon@free.fr, Christian Bavard, Jorge Diamantino, Damien Lalot, Bertrand Mignon, Laurent Poussou et Gaëlle Sacristan

PARTIE 1

Principes

1. CONVENTIONS DU DESSIN TECHNIQUE

1.1 Introduction

C’est un outil de communication, qualifié même de langage international, entre différents intervenants, qui permet à un projet de passer du stade de besoin au stade de réalisation, d’exploitation, voire d’élimination de l’ouvrage.

Toutes ces phases, présentées de manière synthétique dans ce tableau, nécessitent des représentations graphiques associées à des pièces écrites.¹²³⁴

PHASES | INTERVENANTS | ACTIVITÉS
BESOIN | Maître d’ouvrage (le client) assisté ou non à un maître d’œuvre | Définit un programme, cahier des charges
Géomètre, topographe | Établit un relevé de terrain (plan topographique, plan de bornage, de masse…)
ÉTUDE DE FAISABILITÉ | Mandataire du maître d’ouvrage, bureaux d’études spécialisés | Faisabilité technique en accord avec le PLU¹, VRD²… Faisabilité financière pour un programme

...

2. REPRÉSENTATION DES OBJETS

2.1 Introduction

La représentation des ouvrages de quelques arts ou sciences auxquels ils appartiennent pose 2 problèmes.

Le plus simple est relatif à leurs dimensions. Dans le BTP, une parcelle, un bâtiment, une porte, etc. ne peuvent pas être représentés selon leurs dimensions réelles (vraie grandeur ou échelle 1) sur une feuille de papier. Pour être dessinées, les dimensions réelles sont réduites¹ en les multipliant par un nombre sans unité appelé « échelle », inférieur à 1. Réciproquement, s’il manque une cote sur un plan, l’échelle permet le calcul de la dimension réelle, mais avec une imprécision liée à la mesure et au facteur d’échelle.

REMARQUE : avec les logiciels de CAO DAO², toutes les dimensions du projet sont saisies à l’échelle 1. Par conséquent, le facteur d’échelle n’intervient qu’à l’impression³ des plans. Mais le principe de retrouver une dimension réelle demeure.

L’autre problème, bien plus complexe, est lié à la représentation et la définition des objets, un ensemble de formes issu de volumes de sections constantes ou variables, de surfaces planes ou gauches, de lignes d’intersection….

Leurs représentations en perspective, au trait ou en image de synthèse, ne donnent qu’une allure générale qui ne permet pas leur fabrication.

Pour définir précisément ces objets, la technique des projections orthogonales sur des plans particuliers (horizontaux, verticaux, etc.) permet de produire des vues extérieures, des coupes horizontales ou verticales, des détails, pour :

une définition complète (forme, vraie grandeur, dimension et cotation) ;

l’intervention des divers corps d’état (le maçon et l’électricien n’ont pas besoin des mêmes informations) ;

la réalisation sur le chantier…

La pratique d’un métier lié à la technique nécessite à la fois de :

lire des plans : associer les différentes représentations planes 2D pour en construire une image spatiale 3D ;

produire des plans pour traduire des idées, de l’espace au plan.

2.2 Les échelles

À part pour les plans sur règle et les épures à l’atelier, il est rare que les sorties papier des dessins nécessaires à la réalisation des ouvrages soient à l’échelle réelle 1 (1 cm dessiné pour 1 cm réel ou 1 m dessiné pour 1 m réel).

Les ouvrages du BTP sont reproduits sur des plans à échelle réduite :

de 1/2 (1 cm dessiné pour 2 cm réels) pour un détail d’assemblage ;

à 1/5 000 (1 cm dessiné pour 5 000 cm = 50 m réels) pour les plans de situation ou même davantage pour les routes et autoroutes (cartes routières).

L’échelle est un nombre sans dimension, rapport entre la dimension dessinée et la dimension réelle exprimée dans la même unité.

Dans une égalité composée de 3 valeurs, une valeur est déterminée à partir du moment où les 2 autres sont définies. Cela permet le calcul, soit de l’échelle, soit de la dimension à dessiner (impression des plans), soit de la dimension réelle (trouver une cote manquante⁴ d’un plan).

Figure 1.9 - Principe du facteur d’échelle

2.2.1 Calcul de l’échelle d’un dessin

L’échelle est obtenue en divisant la dimension sur le dessin par la dimension réelle avec, impérativement, la même unité.

Figure 1.10 - Principe du calcul de l’échelle

Expression de l’échelle sous forme :

fractionnaire 1/100 (soit 1 cm pour 100 cm, ou 1 cm pour 1 m) ;

décimale 0,01 ;

littérale 1 cm par mètre ;

schématisée.

Figure 1.11 - Schéma de l’échelle du dessin

2.2.2 Calcul de la dimension à dessiner

Avec la quasi-disparition...

3. LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE

3.1 Introduction

Les segments, les angles et, par conséquent, les surfaces ne sont représentés en vraie grandeur que lorsqu’ils sont parallèles aux plans de projection.

Or, dans les représentations consacrées aux projections orthogonales sur les 6 faces du cube, ou aux perspectives, les plans de projection sont fixés. Il faut donc définir des plans de projection auxiliaires parallèles aux objets pour déterminer les intersections et vraies grandeurs, à la fois pour quantifier et réaliser ces ouvrages.

Cela est obtenu selon l’une des 3 méthodes désignées par le « changement de plans de projection (horizontal ou frontal) », la « rotation » et le « rabattement ». Leurs principes sont liés aux techniques de la géométrie descriptive.

AB : Vraie grandeur du segment

ab : Projection de AB sur le plan horizontal, ab < AB

a’b’ : Projection de AB sur le plan vertical, a’b’ < AB

a”b” : Projection de AB sur un autre plan vertical, a”b” < AB

Figure 1.110 - Projection d’un segment non parallèle aux plans de projection

La géométrie descriptive est une méthode pratique de représentation plane des figures de l’espace, principalement développée par Gaspard Monge (1746-1818) et publiée dans un ouvrage paru en 1800. Il a élargi ses recherches à l’analyse infinitésimale et à la géométrie analytique (description par des équations).

Figure 1.111 - Les 4 dièdres de l’espace délimités par un plan horizontal H et un plan vertical dit frontal F

Toutes...

4. INTERSECTIONS ET DÉVELOPPEMENTS

La réalisation d’éléments courbes nécessite aussi un développement pour leur fabrication.

4.1 Plan et cylindre, exemple du coude cylindrique

Exemple du coude cylindrique.

4.1.1 Caractéristiques du coude

1 : Rayon de raccordement R entre 2 éléments droits

2 : Rayon du cylindre r

3 : Génératrice du cylindre

4 : Élément du coude (3 entiers et 2 demis)

5 : Plan de raccordement entre 2 éléments

Figure 1.142 - Perspective et nomenclature

REMARQUE : épaisseur cachée non représentée

2.1.2 Élévation du coude

Figure 1.143 - Dessin de définition en élévation

4 éléments complets (3 éléments Ea et 2 fois l’élément Eb qui correspond à la moitié de l’élément Ea)

Le nombre d’éléments du coude détermine l’angle entre chaque intersection

Â = 90/4 = 22,5°

La 1re intersection est à 22,5°/2 = 11,25°

REMARQUE : les angles sont exprimés en degrés décimaux

4.1.3 Exemple du développement d’un demi-élément Ea

Après traçage, les éléments sont découpés dans une tôle qui est enroulée puis assemblée par soudage le long d’une génératrice. C’est pourquoi la génératrice la plus courte est choisie comme génératrice de base du développement.

1 : Plan horizontal

2 : Plan incliné à 11,25°

3 : Génératrice la plus courte (repère 0 dans le développement), qui sert de base au développement

4 : Génératrice la plus longue (repère 6 dans le développement)

Figure 1.144 - Perspective du demi-élément Ea

La méthode de développement est divisée en 4 étapes :

division du cercle de base ;

définition des longueurs des génératrices ;

report des longueurs des génératrices ;

tracé de la courbe.

4.1.3.1 Division du cercle

Selon le rapport...

PARTIE 2

Lecture du plan

1. PLANS D’ARCHITECTE

Pour illustrer les principes généraux décrits dans les paragraphes précédents, 2 projets de nature différente sont proposés, afin de montrer les particularités de représentation des vues en plan, des coupes verticales et des façades.

1.1 Projets, principes constructifs

1.1.1 Projet avec combles perdus

Ce projet est composé d’un simple rez-de-chaussée, couvert par une toiture dissymétrique¹ à 2 pentes (35 %).

Figure 2.1 - Perspective du projet

Pour mieux représenter et concevoir les différents plans, mais surtout la coupe verticale, la maçonnerie et la charpente sont abordées dans les paragraphes ci-dessous.

1.1.1.1 Maçonnerie en fondation

Dans les figures qui suivent, la terrasse extérieure n’est pas représentée afin d’améliorer la lisibilité.

Figure 2.2 - Fondations par semelles filantes

REMARQUE : il y a des semelles filantes sous les murs périphériques, mais aussi sous des murs qui n’existent qu’en fondation, afin de porter le plancher sur vide sanitaire de la partie habitable. Pour le garage, c’est un plancher dit « sur terre-plein » ou « sur dallage ».

1 : Semelle filante

2 : Mur de soubassement

3 : Chaînage ou ceinture, en partie supérieure de tous les murs de soubassement

4 : Plancher, partiellement représenté, sur vide sanitaire, pour la partie habitable

5 : Arase supérieure du chaînage

6 : Dallage du garage

Figure 2.3 - Maçonnerie en fondation

1.1.1.2 Maçonnerie en élévation

1 : Mur gouttereau (perpendiculaire à la pente)

2 : Mur pignon (parallèle à la pente)

3 : Ouverture de la porte du séjour

4 : Ouverture de la fenêtre de la chambre

5 : Ouverture de la porte du garage

6 : Poutre, dans l’alignement du mur gouttereau, qui permet un 2e appui pour les fermes situées au-dessus du garage

7 : Arase de rampanage

Figure 2.4 - Ensemble de la maçonnerie

1.1.1.3 Charpente

Elle est présentée en 2 temps, d’abord la structure qui permet de soutenir l’avancée de toit située sur la façade côté garage, puis la partie courante.

1 : Console devant la porte du garage

2 : Poutre pour supporter les chevrons

3 : Console pour couvrir partiellement la terrasse exposée au sud-ouest

4 : Poutre pour supporter les chevrons situés au-dessus de cette terrasse

Figure 2.5 - Structure de la charpente pour l’avancée de toit

1 : Fermette courante (charpente assemblée par des connecteurs), prenant appui sur les murs extérieurs

2 : Fermette prenant appui d’un côté mur gouttereau, et de l’autre sur la poutre de la figure 1.112

3 : Fermette de rive

4 : Chevron, dans le prolongement de la fermette, pour supporter la couverture au-dessus du garage

5 : Chevron, selon le même principe, mais plus court pour la terrasse

6 : Chevron de rive

7 : Panne, dite aussi « fausse panne »

8 : Chevron d’arêtier

Figure 2.6 - Schéma simplifié de la charpente supportant la couverture

Figure 2.7 - Charpente avec toutes les fermettes représentées

1.1.1.4 Couverture (hors d’eau) puis menuiseries extérieures (hors d’air)

Cette phase de la construction est atteinte lorsque la couverture et les menuiseries sont posées. À partir de cette étape, l’électricien, le plaquiste, le plombier, le chauffagiste peuvent intervenir.

Figure 2.8 - Maison dite « hors d’eau et hors d’air »

1.1.1.5 Cloisonnements

1 : Cloison de doublage

2 : Cloison de séparation (entre garage et partie habitable, entre local non chauffé et local chauffé)

3 : Cloison de distribution

Figure 2.9 - Différents types de cloison²

1.1.2 Projet avec combles aménageables

Ce projet³ est composé de 2 volumes, l’un couvert par une toiture de faible pente (30 %), et l’autre couvert par une toiture de forte pente (100 %).

La pente de 100 % permet la réalisation de combles aménageables.

Figure 2.10 - Extrait du plan du lotissement

Figure 2.11 - Perspective du projet

Pour mieux représenter et concevoir les différents plans, quelques éléments de construction, comme la maçonnerie, la charpente traditionnelle à entrait retroussé, les fenêtres de toit, les divers escaliers possibles pour accéder à l’étage sont abordés dans les paragraphes ci-dessous.

1.1.2.1 Maçonnerie

1 : Fondations par semelles filantes

2 : Bêches en limite de la terrasse

3 : Mur de soubassement

4 : Dallage du garage

5 : Murs extérieurs du RDC

6 : Mur pignon

7 : Mur séparant la chambre du garage

8 : Plancher haut du RDC⁴

9 : Chaînage ou ceinture en périphérie de ce plancher

10 : Trémie (ou réservation) pour l’escalier et l’accès à l’étage

Figure 2.12 - Maçonnerie du RDC (y compris les pignons)

1 : Fenêtre de la cuisine

2 : Baie coulissante du séjour

3 : Fenêtre de la salle d’eau

4 : Fenêtre de la chambre 2

5 : Porte du bureau (nécessite un garde-corps)

6 : Pignon partiel du garage

7 : Pignon de l’étage

8 : Mur gouttereau de l’étage

9 : Corniche ou bandeau du mur du garage

10 : Corniche support des gouttières de l’étage

Figure 2.13 - Ensemble de la maçonnerie

1.1.2.2 Charpente

1.1.2.2.1 Charpente, ensemble

Le volume à simple RDC est couvert par des tuiles « romanes canal » supportées par une charpente assemblée par des connecteurs du même type que le pavillon précédent.

Le 2e volume est couvert par des tuiles plates, pente 100 % ou 45°, supportées par une charpente dite « traditionnelle » pour y aménager des combles.

C’est cette dernière partie qui sera développée.

1 : Charpente assemblée par des connecteurs au-dessus de la chambre 1 et du garage

2 : Charpente traditionnelle pour combles aménageables

3 : Charpente au-dessus de la terrasse

4 : Fenêtre de toit

Figure 2.14 - Perspective est

1 : Terrasse couverte

2 : Poteau

3 : Poutre ou panne

4 : Chevron

5 : Fenêtre de toit

6 : Corniche préfabriquée

Figure 2.15 - Perspective ouest

La charpente est composée de pièces de bois, posées perpendiculairement les unes aux autres...

2. PLANS D’EXÉCUTION

2.1 Plans de béton armé

2.1.1 Introduction

Tous les plans précédents représentent le projet fini mais de par leur représentation et leur cotation, ils ne conviennent pas à la réalisation du gros œuvre. Sur les plans de béton armé, épurés de tout le second œuvre comme les cloisonnements, les menuiseries…, il faut ajouter :

le repérage des éléments de structure

les réservations pour le passage de tous les fluides (eau froide, eau chaude, eaux usées, gaz, courant fort, courant faible, ventilation)

déduire les cotes brutes à partir des cotes finies

A = 2 cm (enduit extérieur)

B = 32 cm (20+12) mur + doublage

C = 20 cm (mur de soubassement)

Hors œuvre des murs bruts = 1 000 cm -2 fois 2 cm = 996 cm

Dans œuvre des murs finis = 996 cm -2 fois 32 cm = 932 cm

Hors œuvre des murs en fondations = Hors œuvre des murs bruts (car ils sont alignés verticalement)

Entre axes des murs en fondations = 996 cm -2 fois 10 cm = 976 cm

Dans œuvre des murs en fondations = 996 cm -2 fois 20 cm = 956 cm

Figure 2.175 - Relations entre les cotes d’un projet à isolation intérieure

A = 145 mm (largeur de l’ossature)

B = 52 mm bardage extérieur

C = 20 cm (mur de soubassement)

Hors œuvre de l’ossature = 10 000 mm -2 fois 52 mm = 9 896 mm

Entre axes de l’ossature = 9 896 cm -2 fois 145/2 mm = 9 751 mm

Hors œuvre des murs en fondations = Hors œuvre des murs de l’ossature (car ils sont alignés verticalement...

PARTIE 3

Activités

Même si tous les dessins sont prévus pour être réalisés à l’échelle il est envisageable :

• de les tracer à main levée, en respectant, à l’oeil, les directions et les proportions

• d’utiliser un logiciel de DAO

1. REPORT À L’ÉCHELLE

1.1 Terrain de handball

1.1.1 Énoncé

Il s’agit de représenter, sur le fond de plan de la page de droite, le terrain de handball, en vue de dessus, à l’échelle 1/200.

REMARQUES : afin d’utiliser un format vertical, le terrain sera orienté de telle sorte que sa largeur soit représentée horizontalement.

À l’échelle 1/200, 1 cm sur le dessin représente 200 cm en réel – ou 2 m (200 cm) en réel sont représentés par 1 cm sur le dessin.

1.1.2 Description

Les dimensions sont définies par la perspective et la nomenclature suivantes.

1 : Limites du terrain¹ : rectangle de 40 m par 20 m

2 : Ligne de milieu

3 : Ligne de coup-franc : ligne discontinue d’une longueur de 3 m, terminée de part et d’autre par un arc de cercle de 9 m...

2. PROJECTIONS ORTHOGONALES

2.1 Encadrement de baies

2.1.1 Énoncé

Il s’agit de représenter, sur le fond de plan de la page de droite, dans un format paysage, la vue de face d’une partie de façade à l’échelle 1/25.

2.7.2 Description

Cette partie de façade, limitée à 5 m de long et 3,70 m de haut, est composée :

d’une baie de porte de 0,90 m de large par 2,25 m de hauteur avec un encadrement en pierres de taille sciées de dimensions détaillées dans la figure 3.8 ;

d’un escalier d’accès, centré par rapport à la baie de porte, de 1,60 m de large ;

d’une baie de fenêtre de 1,20 m de large par 1,35 m de hauteur.

Figure 3.7 - Cotes définissant les éléments de la façade

Figure 3.8 - Cotes définissant les moellons de l’encadrement

Figure 3.9 - Cotes définissant l’appui de fenêtre

2.1.3 Procédure

REMARQUE : sur le fond de plan de la page de droite sont représentés le niveau 0,00 et les axes de la baie de porte et de la baie de fenêtre.

Tracer un rectangle de 0,90 m de large par 2,25 m de haut, en prenant pour référence le niveau...

3. INTERSECTIONS DE PLANS ET VRAIES GRANDEURS

3.1 Toit de même pente

3.1.1 Énoncé

Il s’agit de représenter, à l’échelle 1/100, sur le fond de plan de la page de droite, la vue en plan et l’élévation de la couverture. Puis les vraies grandeurs des arêtes et des surfaces seront obtenues par rabattement sur le plan horizontal.

3.1.2 Description

Le bâtiment en forme de T est couvert en tuiles à emboitement selon une pente à 50 %, sans croupe aux extrémités.

1 : Versant 1, pente 50 % ; 2 : Versant 2, de même pente ; 3 : Faîtage du versant 1 ; 4 : Faîtage du versant 2 ; 5 : Noue (ligne d’intersection des 2 versants) ; 6...

5. COUPES ET SECTIONS

5.1 Élément de canalisation en béton

5.1.1 Énoncé

Il s’agit de représenter, sur le fond de plan de la page de droite, sur la même vue : la demi-coupe et la demi-vue de face, puis la vue de gauche, à l’échelle 1/25.

5.1.2 Description

Les eaux de ruissellement, ou d’autres types, sont collectées puis acheminées par des canalisations formées par des tuyaux modulaires assemblés. Pour être emboîtés, les tuyaux sont fabriqués avec une partie mâle chanfreinée (arête vive remplacée par un quart de rond, variation progressive du diamètre) et une partie femelle (collet ou tulipe) munie d’un joint d’étanchéité.

1 : Fût, Ø nominal (intérieur) : 1 400 mm, Ø extérieur : 1 680 mm

2 : Partie femelle ou collet : cylindre, Ø extérieur 1 740 mm ; longueur 300 mm puis partie conique pour raccorder ce Ø :...

7. COUPES VERTICALES

7.1 Nomenclature

7.1.1 Énoncé

Il s’agit, en se référant aux paragraphes de la section « 3 Projets » de la partie I, et en observant la perspective ci-dessous, de répondre aux questions énoncées sur la page de droite.

7.1.2 Description

Figure 3.51 - Repérage des éléments de la perspective

Questionnaire

Nomenclature des éléments repérés

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 =

11 =

12 =

13 =

14 =

15 =

16 =

17 =

18 =

19 =

20 =

21 =

22 =

7.2 Coupe verticale, baie de porte

7.2.1 Énoncé

Il s’agit de représenter, à l’échelle 1/25 sur le fond de plan de la page de droite, la coupe verticale partielle, sur une baie de porte.

7.2.2 Description

Figure 3.52 - Perspective...

9. PLANS D’EXÉCUTION

9.1. Vue en plan des fondations, principe des semelles filantes

9.1.1 Enoncé

Il s’agit de représenter, sur le fond de plan de la page de droite, la vue en plan des fondations du projet Plazac, selon la technique des semelles filantes, à l’échelle 1/100e.

9.1.2 Description

La vue en plan des fondations est déduite des la vue en plan du RdC

Les cotes des murs sont brutes (sans enduit extérieur 20 cm pour les murs et 10cm pour le doublage)

Données complémentaires : épaisseur des murs de soubassement : 20 cm, largeur des semelles filantes : 50 cm, largeur de la bêche : 20 cm

9.1.3 Procédure

L’esquisse de la page de droite représente le contour extérieur des murs bruts (sans la terrasse)

Compléter la représentation des murs de soubassement

Tracer les axes des murs

Représenter la bêche pour le contour de la terrasse

Tracer les semelles filantes centrées par rapport aux axes

Positionner les raidisseurs verticaux

Effectuer la cotation dimensionnelle

Effectuer la cotation de repérage

Hachurer ou griser les murs coupés

Figure 3.64 - Vue en plan du RdC

1 : Murs de soubassement, 2 : Mur de refend, 3 :...

Annexes

Table des matières graphique

Raccourcis visuels pour entrer dans l’ouvrage en passant directement par quelques schémas